{Definition file for 12L10 PAL}

40 {fuse columns}
74 {P-term rows}
12 {inputs}
10  {outputs}

{inputs:
pin-number true-column false-column}

 1  2  3
 2  0  1
 3  4  5
 4  8  9
 5 12 13
 6 16 17
 7 20 21
 8 24 25
 9 28 29
10 32 33
11 36 37
13 38 39

{outputs:
pin-number (<0: TS control) P-term-row-number lists}

23 0-1
22 8-9
21 16-17
20 24-25
19 32-33
18 40-41
17 48-49
16 56-57
15 64-65
14 72-73
